# ######## EXAMPLE CONTINUUM TAG CONTROL FILE #######
#----------------------------------------------------
# define the arts continuum tags of arts
tgsDefine{
      [
        "H2O-SelfContStandardType",
        "H2O-ForeignContStandardType",
        "H2O-ContMPM93",
        "O2-SelfContStandardType",
        "N2-SelfContStandardType",
        "N2-SelfContMPM93",
        "CO2-SelfContPWR93",
        "CO2-ForeignContPWR93"
      ]
}
#----------------------------------------------------
# initialize the continua tag structures
cont_descriptionInit{}
#
#----------------------------------------------------
#
# define the continua tags with the appropriate input
#
# ----- H2O continuum
#
# Rosenkranz-type H2O-H2O continuum:
cont_descriptionAppend{
    tagname        = "H2O-SelfContStandardType"
    model          = "Rosenkranz"
    userparameters = [ ]
}
#
# Rosenkranz-type H2O-dry air continuum:
cont_descriptionAppend{
    tagname        = "H2O-ForeignContStandardType"
    model          = "Rosenkranz"
    userparameters = [ ]
}
#
# MPM93-type H2O-air continuum:
cont_descriptionAppend{
    tagname        = "H2O-ContMPM93"
    model          = "MPM93"
    userparameters = [ ]
}
#
# ----- O2 continuum
#
# Standard O2-air continuum:
cont_descriptionAppend{
    tagname        = "O2-SelfContStandardType"
    model          = "Rosenkranz"
    userparameters = [ ]
}
#
# ----- N2 continuum
#
# Rosenkranz N2-N2 continuum (only N2-N2 broadening):
cont_descriptionAppend{
    tagname        = "N2-SelfContStandardType"
    model          = "Rosenkranz"
    userparameters = [ ]
}
# MPM93 N2-N2 continuum (only N2-N2 broadening):
cont_descriptionAppend{
    tagname        = "N2-SelfContMPM93"
    model          = "MPM93"
    userparameters = [ ]
}
#